NAME		DOCTEMP WINDOWAPI 

DESCRIPTION	'DOCTEMP'

EXETYPE		WINDOWS

PROTMODE

STUB		'WINSTUB.EXE'

CODE		 LOADONCALL  MOVEABLE IOPL CONFORMING DISCARDABLE EXECUTEONLY

DATA		 LOADONCALL  MOVEABLE NOIOPL  READWRITE

STACKSIZE	4096

HEAPSIZE	4096
